EPUB-Informationen

Bezeichnung:

78 Archiv

Stand/Datum des Downloads:

10.01.2026

Verordnung
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
über die Beflaggung der kirchlichen Gebäude

Vom 18. November 1947

(ABl. EKD 1948 S. 2)

§ 1

Wenn Kirchen und kirchliche Gebäude beflaggt werden, darf nur die Kirchenfahne (violettes Kreuz auf weißem Grund) gezeigt werden.

§ 2

Unter welchen Voraussetzungen Kirchen und kirchliche Gebäude zu beflaggen sind, richtet sich nach den landeskirchlichen Bestimmungen.[1]

§ 3

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.[2]

[1]

Siehe hierzu § 6 der Lebensordnung (LO) (Nr. 2).

[2]

Die Verordnung wurde am 1. Januar 1948 verkündet.